LIBRARY		TEST
DESCRIPTION	"TEST DLL for VB Example"
EXETYPE		WINDOWS
STUB		'WINSTUB.EXE'
CODE		 LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		 SHARED SINGLE  LOADONCALL  FIXED  DISCARDABLE  
HEAPSIZE	4096         

EXPORTS

